LIBRARY
EXPORTS
	RmReadString
	RmReadFormula
	RmPathToAbsolute
	RmExecute
	RmGet
	LSLog
	ReadConfigString
	PluginBridge

	; Private
	RainmeterMain		@1 NONAME
	pcre_compile		@2 NONAME
	pcre_exec			@3 NONAME
	pcre_study			@4 NONAME
